34

APPENDIXA

National Facility Committees & Personnel (31/12/00)

NATI ONALFACILITY

STEERINGCOMMITTEE

ProfessorM.J.Barlow* (Chairman)

UniversityCollegeLondon

DrS.A.Eales

University of Wales,Cardiff

DrJ.A.Yates

UniversityofHertfordshire

DrS.Rawlings

UniversityofOxford

PPARCSecretary: MrAThompson

*To be superseded in 2001 byProfessorM.F.Bode,

LiverpoolJohnMooresUniversity

PATTMERLINTIME

ALL OCATI ONGROUP

DrS.A.Eales (Chairman)

University of Wales, Cardiff

DrR.J.Cohen

University of Manchester

DrG.G.Pooley

University of Cambridge

Professor T.P.Ray

Dublin Institute forAdvanced Studies

TAGSecretary: DrT.W.B.Muxlow

(MERLINNationalFacility)

The National Facility employs 33.5 FTE staff, with currently an additional data archivist and two te m p o rary staff working on th e re structuring programme. Some of the personnel listed opposite spend only part of their time on National Facility activities.

NATI ONALFACILITYPERSONNEL

Manag Management & A ement & A ement & Adminis dminis dminist rt rt rt rt ra ta ta ta ta tionionionionion 3.25 FTE

3.25 FTE

DrP.J.Diamond NationalFacilityDirector

DrJ.A.Battilana ChiefEngineer

DrD.Stannard ScientificAdministrator

MrsJ.Eaton Personal Assistant to JBO Directors

MrsS.M.Freer AccountsAdministrator

Telescope Maint elescope Maint elescope Maintenance & Contr enance & Contr enance & Control 9.25 FTE+1.0 r ol 9.25 FTE+1.0 r ol 9.25 FTE+1.0 re se se se se structructructructructuringturingturingturingturing

MrR.J.Comber Engineer (telescopes)

MrG.J.Kitching ExperimentalOfficer (mechanical engineering)

MrC.J.Scott Telescope Maintenance Supervisor

MrJ.Bartle Telescope Fitter

MrD.T.Clarke Telescope Fitter

MrP.Clarke Telescope Fitter

MrF.P.Manning ElectricalSupervisor

MrJ.B.Newton Electrician

MissA.M.Bayley Systems Programmer

MrI.D.Freer SeniorController&ControlSupervisor

MrC.I.Mance ControlTechnician

MrJ.Dyer ControlTechnician

Receiv eceiv eceivers & Links rs & Links rs & Links 7.0 FTE7.0 FTE7.0 FTE7.0 FTE7.0 FTE

MrN.Roddis Engineer(receivers)

MrE.J.Blackhurst ReceiverTechnician

MrJ.A.Edgley ReceiverTechnician

MrD.Lawson ReceiverTechnician

MrC.D.Baines SeniorExperimentalOfficer(cryogenics)

MrJ.W.Marshall Cr yogenicsTechnician

MrM.H.Butlin EngineeringTechnician

DrM.Bentley SeniorExperimental Officer(links)

MrA.Blackburn LinksTechnician

Signal & Data Processing 6.0 FTE + 1.0 restructuring

MrI.Morison Engineer (operations)

MrD.C.Brown SeniorExperimental Officer(digital)

MrP.Burgess SeniorExperimental Officer(VLBI)

MrL.R.Parry DigitalTechnician

DrA.J.Holloway Systems Manager

DrC.A.Jordan Systems Programmer

MrsB.V.Hancock Computer Assistant

DrR.G.Noble SeniorExperimentalOfficer(developments)

MrE.Troup Systems Programmer

Operations & User Support Operations & User Support 8.0 FTE + 1.0 Archivist

8.0 FTE + 1.0 Archivist

DrP.Thomasson MERLINManager

DrS.T.Garrington SeniorExperimental Officer (operations/VLBI)

DrT.W.B.Muxlow SeniorExperimental Officer (operations)

DrA.G.Gunn VLBISupportScientist

DrA.M.S.Richards Archivist

MrA.MacKay Telescope Array Controller

MrA.M.Howson Telescope Array Controller

DrM.W.Asif Telescope Array Controller

MrI.J.Manfield Telescope Array Controller

MrM.E.Roberts Telescope Array Controller

MrD.A.Wynn Telescope Array Controller